落差>200米尾矿库如何监测?金洋6娱乐导航做法来了

返回列表
应用案例
作者:
发布时间:2021年11月15日
关注企业公众号:

我国尾矿库数量多、分布广,许多尾矿库已运行了多年,库容量在逐渐减。种谱匀辉趾Φ哪芰Σ欢舷陆,安全隐患日益增多,然而传统监测手段受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产和安全管理水平。

近期,金洋6娱乐导航矿山安全监测系统在陕西商洛市某尾矿库顺利上线运行,具备毫米级精度、超低功耗设计、支持多模通信、设备远程管理等优势,为该尾矿库的安全提供监测保障。

01.项目概况

木子峡尾矿库位于商洛市山阳县银花镇,隶属于陕西恒源矿业有限公司。由于常年不断开采,尾矿堆积高度不断升高,是一个具有高势能的人造泥石流危险源。

该矿区主要产品为五氧化二钒,矿渣不含毒素,但会危害水体、水生物,一旦发生溃坝,可能对下游河流造成污染,对居民安全造成严重威胁。

矿区地形复杂,群山绵亘,沟壑纵横,基站位于山中央,与控制机房落差>200米,4G信号覆盖不佳,植被覆盖茂密,经常性停电检修,工期紧张,使项目进展面临困难。

 

矿区植被概貌

02.项目方案

长期以来,由于尾矿库管理监测监控系统不完备、监测监控技术落后、专业监测人员缺乏等原因,造成监测精度低、效率差,难以及时掌控尾矿库的各项安全技术指标。

综合考虑到上述问题,矿区采用金洋6娱乐导航的北斗定位设备,结合CDM监测专用软件,于今年7月在施工现场布设了2个站点进行实时监测,基准点和监测点均采用了A300多系统多频点监测专用接收机。

??  系统方案

矿山安全系统由数据采集系统、数据传输系统、数据处理及控制系统、辅助支持子系统等四部分组成

??  核心优势

●   毫米级精度,抗干扰能力强

●   受地形限制较。鄄獾阒湮扌柰ㄊ

●    7*24小时连续不间断监测

●   CDMonitor 软件自动解算数据,输出三维坐标

●   短信、电子邮件自动报警

●   远程访问监测数据,以图表方式显示测量结果

??  项目亮点

尾矿库在建设中因4G信号覆盖不佳,导致只能使用有线连接传输数据,而基站位于山中央,控制机房位于山顶,落差>200米,在架设线缆时极易发生危险。A300设备将BDS、GPS、Galileo、GLONASS等卫星信号进行事实结算,保证精度要求,通过金洋6娱乐CDM软件展现并存储数据,方便了客户在使用中的数据采集。

 

03.项目实施 

 

04.成果展示 

1、2号基站监测到位移变化量为毫米级

05.项目总结 

众所周知,矿山安全监测系统的部署实施对产品性能、数据时效、技术实力、集成能力等提出了不小的挑战,需要精密、可靠的传感设备,快速、稳定的通信方式,及时、高效的计算分析,是一项精细工程。

此次矿山安全监测系统的运行,标志着金洋6娱乐导航能够持续为客户提供成熟、完善的在线安全监测金洋6娱乐平台-金洋6注册-金洋6(合营)官网方案,实现尾矿库一站式的在线安全监测,且随着矿场安全生产效率的提高,有效控制人工监测投入成本,实现了绿色生产、可视化安全把控。

您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】