地理信息采集

地理信息采集金洋6娱乐平台-金洋6注册-金洋6(合营)官网方案介绍

GNSS静态测量技术以高效、高精度、全天候、点间无需通视等特点被广泛应用到现代经济社会的各个领域 , 在测量、交通等领域都有重要应用价值,特别是在城市、工程测量中这项技术倍受测绘工作者的青睐。


系统组成

system composition

Lu1激光RTK
R50 Pro 手簿
点击查看大图
点击查看大图

软件平台

software platform

测量大师软件
测量大师软件
Compass Solution(GNSS数据后处理软件)
Compass Solution(GNSS数据后处理软件)

系统特点

System Characteristics

方案优势

Advantages of the plan

  • 7星30频,信号强劲

    内置北斗最新一代SoC芯片,搜星50+,信号强

  • 电量澎湃,持久续航

    内置大容量锂电池,30h持久续航

  • 灵巧之身,得心应手

    小巧轻便,性能优越,作业无负担

  • 超长作业距离

    作业距离更远

  • IP68级专业防护

    扛得住2m自然跌落,经得起水泼尘溅,从容应对野外恶劣环境

搭配产品

Matching products

应用实例

Application examples

申请报价
对金洋6娱乐的产品感兴趣?填写信息立即获取产品报价
您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】