骄傲!珠峰量身高中国北斗主测!

返回列表
应用案例
作者:
发布时间:2020年07月17日
关注企业公众号:

登顶了。。

登顶了!。

27日11:03

2020珠峰高程测量登山队

成功从北坡登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰!

他们会在峰顶竖立觇标,安装GNSS天线,开展各项峰顶测量工作。

在此向勇敢无畏的中国攀登者致敬!

珠峰测高

1975年,我国首次精确测得珠峰的海拔高程为8848.13米;

2005年,我国再次精确测定峰顶岩石面海拔高程为8844.43米;

2020年,珠峰高度有何变化?

登顶测量的幕后英雄:中国北斗系统

此次珠峰测高将综合运用多种传统和现代测量技术,其中,全球导航卫星系统(GNSS)卫星测量是重要一环,并以我国北斗卫星导航系统数据为主。15年前GNSS卫星测量主要依赖GPS系统,而今年将同时参考美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯和中国北斗四大全球导航卫星系统,并以北斗的数据为主。金洋6娱乐用自己的卫星,国产设备,更加精准的测量珠峰高度。

技术创新和突破

1、依托北斗卫星导航系统,开展测量工作;

2、国产测绘仪器装备全面担纲本次测量任务;

3、应用航空重力技术,提升测量精度;

4、利用实景三维技术,直观展示珠峰自然资源状况;

5、登顶观测,获取可靠测量数据。

登顶测量结束后,科学家们还要在对数据分析、处理的基础上,进行理论研究、严密计算和反复验证,才能确定珠峰精确高程。

所以,这是一个系统工程,大概需要2到3个月时间。

峰顶停留150分钟后

完成测量工作的勇士们开始下山返回

创造了#中国人在珠峰峰顶停留时长新纪录#!

历史是一把测尺

测量着中国的崛起

也测量着人类文明的脚步!

金洋6娱乐一起期待2020珠峰新高度的揭秘!

您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】