2019年GPS周数翻转,金洋6娱乐导航准备就绪

返回列表
应用案例
作者:
发布时间:2019年01月25日
关注企业公众号:

  

 

GPS周数翻转事件 近日,美国民用GPS服务接口委员会在美国国土安全部网站发布了GPS周计数即将在2019年4月6日迎来第二次翻转事件的预警。金洋6娱乐导航积极应对,提前进行相关场景的评估验证工作,确保金洋6娱乐导航GNSS高精度产品在GPS周计数翻转的过程中以及翻转之后都能正常运行。GPS周数翻转原因 在GPS导航电文中,系统时间由整周计数(WN)以及周内时(TOW)构成,当初也许是资源紧张或者考虑不够长远,在编排导航电文时只给整周计数安排了10bit(二进制数),所以GPS整周计数的表达上限为1023,当GPS的实际周数达到1024时,GPS整周计数将翻转为0并重新开始计数,这可能导致部分GNSS设备工作异常,输出时间错误等问题的发生。 GPS周数从1980年1月6日协调时零点开始起算,每到GPS周内时计数从最大值跳回到零时(GPS周零时),GPS周数加1。当前时间GPS实际周数为2037(导航电文整周计数为1013),距离2048周(2019年4月7日GPS零时)还有两个多月时间,GPS整周计数将从1023翻转为0,上一次GPS整周计数翻转时间发生在1999年8月22日GPS零时。全球各大卫星导航系统周数翻转情况汇总 研究各大卫星导航系统的ICD,将WN(整周计数)的相关内容整理如下。

精心验证 准备就绪 金洋6娱乐导航GNSS高精度产品从设计之初就已将GPS周数翻转问题考虑进去,能够正常应对GPS整周计数翻转场景,针对此次美国国土安全部民用GPS服务委员会发布的事件预警,金洋6娱乐认真对待,对所有过往产品以及即将发布的新产品进行GPS整周计数翻转场景的测试验证,具体情况如下: 使用模拟器进行测试,设置场景起始时间为2019年4月6日23:50分(2019年4月7日0时为跨2048周时间),设置GPS单系统/GPS+其它导航系统信号输出,调节好信号输出强度,接入金洋6娱乐导航GNSS高精度产品进行测试,查看各型产品在GPS整周计数翻转过程中以及翻转后的工作是否正常。 测试结果表明金洋6娱乐导航各型GNSS高精度产品在GPS整周计数翻转的场景下均能工作正常,无需进行固件升级,广大用户可以放心使用。

  GPS系统跨2048周设置场景图

您无权下载
您没有权限


【网站地图】【sitemap】