Z10mini 轻装上阵,破解户外施工管理难题

返回列表
应用案例
作者:
发布时间:2021年08月19日
关注企业公众号:

在外勤人员中,有一群特殊的人,如救援人员、巡检人员、路政人员、护林员等,其人员众多、活动分散,经常在户外作业,危险性较大,常用的定位技术包括红外线、超声波、GPS等,存在定位范围小、抗干扰能力差、定位精度低等不足之处。

近期,这款高精度定位设备成为抢险救援、户外作业等领域的网红金洋6娱乐导航Z10mini。它充分发挥北斗应用优势,并内置k803低功耗?,通过高性能浮点运算,不受磁场变化干扰、延时小、精度高,定位更快、更精准,为人身安全保驾护航。

场景一:桥梁建设人员安全定位

桥梁建设施工工期长、施工工作复杂,为了能够如期完工,还会进行一些夜间施工操作。由于照明设备、电力线路、易燃材料、大型机械设备众多,极易发生高空坠落事故、火灾事故、机械事故等,更应采取合理的安全问题预防和应急处理措施,M10mini内部高度集成小型化、低功耗模块,突破多星多频融合RTK算法等关键技术,显著提升复杂环境的定位精度和可靠性,快速实现厘米级定位。对建筑项目现场的人员进行实时追踪定位管理,全方位知晓人员行踪等信息,确保人员安全。尤其是对关键岗位人员去向的监测管理,可有效防止关键岗位人员脱岗,确保责任到位。

场景二:电塔巡检人员安全定位

变电站是一个高危险的场所,巡检人员稍不注意就会造成触电安全事故。变电站的超高电压会造成强电磁。话愕亩ㄎ簧璞冈诶锩嫖薹ㄊ褂谩2⑶冶涞缯灸谧畲蟮奈O涨,那些布满高压电缆的空域,无法被监测!

Z10mini不受磁场变化干扰,利用人员定位、电子围栏、一键呼救、远程监控等功能,专业巡防场内是否存在不规范、有安全隐患的人或事件。步骤如下:

安装:只需在工作人员的安全帽上或者手臂上加装一个重量仅175g的Z10mini定位装备

连接:手机APP快速接入,精准识别每个工作人员的位置,定位精度可达厘米级

回传:定位数据回传到导航云软件平台,软件平台设置电子围栏,划分场内每个危险区域

监测:一旦监测到人员误入到危险区域,声光振动方式自动报警,提醒人员尽快撤离

提醒:系统弹窗提醒监控中心的管理人员,尽快核查并做出响应

场景三:山野救援人员安全定位

在所有的救援中,山野救援的难度是最高的。一是救援环境更为复杂,途中可能遇到河道、峭壁、荆棘、树丛等极端地形;二是救援装备最重,要背负担架、救援绳索、医疗箱等各种救援器材在狭窄的山道中搜索定位,风险极大,救援人员随时也可能变成被救人员。

Z10mini一手可握,小巧便携,无需复杂的操作,一键开机即可使用。如遇到危险情况,可点击SOS按钮实现一键紧急呼救,最大程度降低救援人员出现意外时无法及时得到救援等情况。更重要的是,由于内置?榈墓牡,续航时间达到6h, 满足野外使用需求。 

总体来说,Z10mini不仅可以为用户提供高精度、高可靠、抗干扰的定位服务,还金洋6娱乐平台-金洋6注册-金洋6(合营)官网了通信距离、抗冲突、防碰撞、低功耗难题。金洋6娱乐导航期待利用高精度GNSS技术,积极快速应对各种灾害,把损失降低到最低程度,挽救众多徘徊在生命线周边的人。

您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】