新时代“桥梁守护兵”

返回列表
应用案例
作者:
发布时间:2021年09月10日
关注企业公众号:

经历7月23日桥墩被撞事件后,近日经过猴子石大桥的市民发现,桥面上出现了“白匣子”——6个由湖南联智科技股份有限公司(以下简称“联智科技”)安装的“自动化监测站”设备;这些神秘设备随后也出现在三汊矶大桥上。记者5日获悉,这两座大桥已全方位接入“北斗+安全智能监测预警云平台”,运营管养单位能通过“北斗+”,随时了解大桥安全状况。若有险情,还能第一时间自动发出预警。

“7月23日下午5时29分左右,一艘大型运沙船通过猴子石大桥时撞上桥墩,船尾冒出黑烟。”几天前,当网上出现这则消息时,“桥梁结构是否受到影响”成为大家关注的焦点。

长沙猴子石湘江大桥,为中国首座采用三角形稳定性施工的大型桥梁。它串联起湘江东西两岸,是很多人每天出行的必经之路。

撞击事件发生后,作为对猴子石大桥进行应急检测和安全监测的受托单位,联智科技接到通知后,技术人员第一时间携带设备赶往现场彻夜对桥墩、桥面、水上水下等进行全方位检测;同时利用“北斗+安全智能监测预警云平台”及时对桥梁被撞后安全状态进行不间断自动化监测。

桥梁监测

有关人员介绍,此次对猴子石大桥采用现场检测和24小时在线安全监测的方式,全力保障桥梁安全。运用北斗高精度定位技术、倾角传感器等设备对主梁位移和桥墩倾斜进行监测,能做到24小时在线,远程运维、自动监测,并能对监测数据实时处理和分析,形成监测报告或报表,为应急决策提供依据。从平台显示的监测数据来看,猴子石大桥被撞的5号桥墩及主梁、伸缩缝等各项监测指标稳定,桥梁无失稳及垮塌趋势,可安全通行。

此后不久,作为自锚式悬索桥的长沙三汊矶大桥也被接入“北斗+安全智能监测预警云平台”,平台24小时对全桥和吊杆的振动情况进行自动化监测。

运用北斗技术,后台24小时监测数据能通过手机APP、电脑PC端随时查看,让运营管养单位足不出户就能随时了解大桥的安全状况;若有险情,还能第一时间自动发出预警。

您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】