视频中心

金洋6娱乐导航致力构建全面服务体系,积极响应您的售前售后需求,配有专人一对一的技术支持服务以及各平台客服助手,全方位高效金洋6娱乐平台-金洋6注册-金洋6(合营)官网您的问题

视频中心

video center

筛选

视频中心

video center

取消
参数计算

参数计算:

a)使用手动配对选择控制点和控制点,自动配对会自动配对名称相同的控制点和测量点;

b)手动配对点击[添加],进入编辑页面,选择点对;

c)更多:可以导入或导出参数计算成果,文件后缀名为.loc,也可以对精度阈值进行编辑,默认水平和高程阈值均为0.02m

d)输入完成后软件会自动进行计算,可查看水平残差和垂直残差,点击结果可对计算成功进行查询;

e)点击配对完成对点对会右滑弹出选项,可以对点对进行编辑或删除。


您无权下载
您没有权限
【网站地图】【sitemap】