Quantum III

    SoC基带芯片

    Quantum III是自主研发的全系统全频点高精度GNSS基带SoC芯片,采用成熟的低功耗芯片工艺,可并行处理全球范围内所有卫星导航系统的民用GNSS现代化及未来信号,共拥有965个通道,可应用于多种复杂的高精度定位场景中。
    Quantum III
    • 高性能
    • 星基增强
    • 低功耗芯片工艺
    • 恶劣环境高可用
    • 全系统全频点

    相关产品

    Related support

    申请报价
    填写信息立即获取产品报价
    您无权下载
    您没有权限
    【网站地图】【sitemap】